Atuações do Flamengo contra o Avaí: Valeu pela festa dos Diegos

Goleiro Diego Alves foi muito bem na despedida. Ribas, nem tanto, assim como quase todo time, que decepcionou na derrota por 2 a 1.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.