Casa de Pelé em MG reconstitui cada detalhe dos anos 1940

Além de réplicas de objetos da família de Pelé, casa tem o berço original do pequeno Edson. Imóvel é ponto turístico em Três Corações (MG).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.